ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:204119 Event: 5343186 # of Events:62163 Time: Sat Sep 10 06:22:00 2005 Ref.Run:203139

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 337520

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

2000

4000

6000

8000

Entries 337520 Mean -0.01419 RMS 3.933

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 337516 Mean 56.19 RMS 4.011

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 390844

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0 5000

Entries 461968 Mean -0.08689 RMS 3.174

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 461964 Mean 58.18 RMS 4.327

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 110807

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 110807 Mean -0.02263 RMS 4.234

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

10 210 310 410

Entries 110807 Mean 55.64 RMS 4.888

WHA: Hit Width Check Ok GOOD