Ave. Inst. Luminosity (E 30 cm-2 s-1)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Cross Section (nb)

0

100

200

300

400

L1_EM8_&_CMX1.5_PT2_CSX_v8 Cross Section vs. Inst. Lum

Run number 236753 Run number 236752 Run number 236653 Run number 236652 Run number 236631 Run number 236629 Run number 236585 Run number 236580 Run number 236543 Run number 236526 Run number 236524 Run number 236517 Run number 236503 Not used in the fit