Content-type: text/html

CDFVME_COMMON: Last updated by nahn on Thu Mar 23 13:03:15 CST 2000

Run Configuration for run 100741

RUNNUMBER DAY ACTIVATE TERMINATE NODENAME USERNAME RUNTYPE 100741 2000.10.08 04:08:16 04:08:23 b0dap15.fnal.gov cdfdaq 36

Comments for run 100741

CREATETIME NAME STATE TEXTCOMMENT

SVX ChipChain BitStream FIB_07 0 run 100741

BITSTREAM 80808080808080808080808080808080562D36D0062878F80D101010101010101010101010101010D0AAC5169A00050FBF0102020202020202020202020202020256B5D80513A0E0E137404040404040404040404040404040C0AA16FB6002143CFC06

Crates used in run 100741

CRATENAME DESCRIPTION NODE RACK SUBSCRIPTION CLC_00 Cerenkov Lumi Counter 9U Crate b0clc00 1RR27E-B /frontEnd/clc/all/00