ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:202592 Event: 10798573 # of Events:98572 Time: Thu Aug 11 11:58:14 2005 Ref.Run:200719

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 531838

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 5000

Entries 531838 Mean 0.1825 RMS 3.931

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 531834 Mean 56.17 RMS 4.02

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 627753

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0

Entries 746281 Mean 0.2676 RMS 3.147

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 746282 Mean 58.18 RMS 4.336

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 168897

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Entries 168897 Mean 0.2754 RMS 4.242

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 168889 Mean 55.66 RMS 4.918

WHA: Hit Width Check Ok GOOD