DAQErrMon #1 DAQErrMon DAQErrMon Events Errors

Run:224794 Event: 789548 # of Events:860 Time: Fri Oct 13 10:06:27 2006

Category

EventsIn AnyError DataSyncErr DataMissing

Entries 860

Event Count

1

10

210

310

5min Run 860

57.60/min 58.11/min 0 0.00/min 0.00/min 0 0.00/min 0.00/min 0 0.00/min 0.00/min

DAQErrMon Event Errors Summary