Chronological Order

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Residual

-6

-4

-2

0

2

4

L2_CEM12_ISO_&_TRK2_D120_v3 Cross Section vs. Inst. Lum

Run number 201644 Run number 201643 Run number 201625 Run number 201607 Run number 201543 Run number 201396 Run number 201377 Run number 201376 Run number 201375 Run number 201373 Run number 201371 Run number 201362 Run number 201361 Run number 201351 Run number 201212 Not used in the fit