ISSUED

CHECKED

DRAWN

APPROVALS

DATE

CONTRACT NO.

SCALE

FSCM NO.

DWG. NO.

SHEET

SIZE

REV12345678765431ABCDCBAPPROVED

DESCRIPTION

REVREVISIONS

SH.REVDC130.1UF

C120.1uF

C110.1UF

C140.1UF

GNDAGND

P1 A1-5,B1,C1-5

P1 A24,B24,C24

P1 A17,B17,C17

P1 A15,B15,C15

P1 A16,B16,C16

AGND

P1 A22,B22,C22

P1 A19,B19,C19

P1 B20-21,B25,B32 GND GNDGND

C10.1uF

GNDU7PS2703-2

87654321E2C2ECAKA2K2VCC

87654321U29TL7705A

RESIN

SENSE

41235678RESET

RESET VCC CTREF87654321U30TL7705A

CTREF0.5A

R451.500

F10.5A

F20.5A

F30.5A

F50.5A

F4V15P

V15N

V15NFE

V15PFE

FEGND

P1 A20-21,A25-32

P1 C20-21,C25-32

C232

22uF

C368

10UF

C400

100uF

R1510KR1710KR32301R33511R343.01K

R61.0K

R71.0K

R1810KR1910KR351.82K

6.81K

R290

R291

R292

R293

D56HP HLMP-1719

D52HP HLMP-1719

D53HP HLMP-1719

D54HP HLMP-1719

D55HP HLMP-1719

IRF7416

Q212345678

SDG

Q312345678

Q112345678SDGIRF7413

Q412345678

DGS

IRF7413

Q512345678

DGSMBJ5.0A smbj

D61SMBJ15A

D70smbj

SMBJ15A

D71smbj

D73smbj D72

1 OF 10POWER ON SEQUENCER

PPD / EET / ES (STANFORD 3U)

6 CHANNEL DRIVER MODULE V2

-15+15AIN

+15+15FEIN

FE-15

FE+15

+5D+5DIN

PS_RESET

-15AIN

-15FEIN

-15FEINC:\jobs\driver\vbdc\SCHEMATIC.sbk(01;51) Fri Apr 03 09:45:27 1998