ObjectMon #93 TrackMonitor Slide Show

Run:206830 Event: 5279435 # of Events:57362 Time: Tue Nov 8 13:03:05 2005 Ref.Run:-1

Entries 107766 Mean 0.4172 RMS 33.38

[cm] Z -200 -100 0 100 200 0 2000

4000

6000

/ 30| = 0.92 (< 1.4) Zσ| GOOD

Track Z Position^{Entries 107766}_{Mean 0.009843}

RMS 0.332

[cm] D -4 -2 0 2 4 0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

Entries 107766 Mean 0.009843 =0.34 (< 10) 2χ GOOD

Impact Parameter

Entries 107766 Mean 0.007445 RMS 0.6778

η Track

-3 -2 -1 0 1 2 3 0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

=0.35 (< 10) 2χ

GOOD

Track Rapidity^{Entries 107766}_{Mean 3.114}

RMS 1.79

[rad] ϕ 0 1 2 3 4 5 6

2000

2100

2200

2300

2400

Entries 107766 Mean 3.114 = 1.4 (< 10) 2χ

GOOD

Track Phi

Entries 9455 Mean 11.4 RMS 7.98

Number of COT Tracks

0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 600 GOOD

Number of COT tracks Entries 58455 Mean 0.005325 RMS 0.5761

]^{-1}

[GeV

Sign(Q) / Track p

-6 -4 -2 0 2 4 6 0 2000

4000

6000

8000

ChargeOvTrack p_T (3) Entries 58455 Mean 0.005325

=0.55 (< 10) 2χ GOOD

after Quality Cuts

T Sign(Q) / Track p

ObjectMon #90 TrackMonitor Track Canvas

Run:206830 Event: 5279435 # of Events:57362 Time: Tue Nov 8 13:03:05 2005 Ref.Run:-1

Entries 0 Mean 0 RMS 0

-4 -2 0 2 4 0 2000

4000

6000

8000

Entries 107766 Mean 0.008851 RMS 0.7906

Track Lambda Entries 0

Mean 0 RMS 0

]^{-1}

[GeV/c

Sign(Q) / p

-6 -4 -2 0 2 4 6 0

5000

Entries 107766 Mean 0.02359 RMS 0.5889 T Sign(Q) / Track p

Entries 0 Mean 0 RMS 0

]^{-1}

Curvature [cm

-0.01-0.005 0 0.005 0.01 0

5000

Entries 107766 Mean 4.992e-05 RMS 0.001246

Track Curvature

ObjectMon #91 TrackMonitor Track Canvas

Run:206830 Event: 5279435 # of Events:57362 Time: Tue Nov 8 13:03:05 2005 Ref.Run:-1

Entries 0 Mean 0 RMS 0

Num. of COT Hits

0 20 40 60 80 100 0 1000

2000

3000

Entries 107766 Mean 74.32 RMS 14.1

Total number of COT hits on the track Entries 0

Mean 0 RMS 0

Num. of Axial Hits

0 10 20 30 40 50 60 0 2000

4000

6000

8000

Entries 107766 Mean 40.53 RMS 7.162

Total number of axial hits on the track

Entries 0 Mean 0 RMS 0

Num. of Stereo Hits

0 10 20 30 40 50 60 0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 107766 Mean 33.79 RMS 8.931

Total number of stereo hits on the track