ID

Task Name Duration Cost

1 Muon Cooling--RF R&D^{455 days $1,375,996} 2 Material Properties Testing^{333 days $67,000} 3

BNL RF Test 77 Deg K^{132 days $30,000} 4

BNL RF Test 20 Deg K^{138 days $30,000} 5

Mississippi DC Testing 77 deg K^{108 days $7,000} 6 FNAL Be windows^{260 days $122,656} 7 Design^{45 days $19,026} 8 Purchase Prototype M&S^{60 days $35,000} 9 Testing^{30 days $19,236} 10 Evaluate Results^{30 days $12,684} 11 Redesign^{30 days $12,684} 12 Purchase Final Window ^{45 days $19,026} 13 Ship to LBL ^{20 days $5,000} 14

LBL Low Level Cavity^{330 days $104,256} 15 Preliminary Design^{30 days $14,400} 16 Final Design^{60 days $28,800} 17 Purchase Parts^{30 days $27,000} 18 Assembly ^{60 days $13,104} 19 Low Power Test at LBL^{30 days $20,952} 20

LBL Cryogenic System_{165 days $27,512}

27 Design_{30 days $12,684}

28 Purchase Parts_{90 days $5,000}

29 Assembly_{45 days $9,828}

30 LBL SC Solenoid_{313 days $485,000} 31

Design_{98 days $40,000} 32

Purchase Parts_{131 days $50,000} 33

Fabrication & Assembly _{175 days $350,000}

34 Testing_{30 days $40,000}

35 Ship to FNAL_{20 days $5,000} 36

210 days $56,749 37 45 days $19,026 38 90 days $15,000

FNAL Be windows

Design

Purchase Prototype M&S

Testing

Evaluate Results

Redesign

Purchase Final Window

Ship to LBL

LBL Low Level Ca

Preliminary Design

Final Design

Purchase Parts

Assembly

Low Power Test a

Design

Purchase Parts

Assembly

Testi

LBL Cryogenic System

Design

Purchase Parts

Assembly

LBL SC Solenoid

Design

Purchase Parts

Fabrication & Assembly

Testing

Ship to FNAL

FNAL Vacuum System

Design

Purchase Parts

1/98 2/98 3/98 4/98 5/98 6/98 7/98 8/98 9/99 10/99 11/99 12/99 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99 7/99 8/99 9/00

Muon Cooling RF Schedule Al Moretti

3/17/98

ID Task Name Duration Cost

39 Assembly^{60 days $13,104} 40 Testing^{15 days $9,619} 41

Design_{20 days $5,000}

52 Purchase_{48 days $15,000}

53 Testing_{65 days $5,000}

54 Complete System Assembly & Testing_{0 days $0}

Assembly

Testing

FNAL Cryogenic Hig

Design

Purchase Parts

Assembly

Testing

FNAL Klystron Modulator

Review Design

Purchase Parts

Testing

FNAL Low Level RF

Design

Purchase

Testing

1/98 2/98 3/98 4/98 5/98 6/98 7/98 8/98 9/99 10/99 11/99 12/99 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99 7/99 8/99 9/00

Muon Cooling RF Schedule Al Moretti

3/17/98