Imageable AreaPage Size: xin (xmm)Lower-Left: xin (xmm )Upper-Right: xin (xmm)Resolution: 72x72dpi (2827x2827dpm)Printer InformationSoftware Version: 3.9.2Model: HP Officejet Pro 8500 a909aSerial No.: MY93O2206NI/O bus: usbHost: n/aPort: n/aURI: hp:/usb/Officejet_Pro_8500_A909a?serial=MY93O2206N

HP Printer Test Page

Printed Using

HP Linux Imaging and Printing System